\begin{titlepage}
~
\vfill

\begin{espacosimples}
\bc
FICHA CATALOGRÁFICA
\ec
\bc
Elaborada pela Seção Técnica de Aquisição e Tratamento da Informação\\
Serviço Técnico de Biblioteca e Documentação da UNESP - Ilha Solteira.
\ec
%\vspace{0.8cm}
\begin{small}
\begin{tabular}{|lp{13.2cm}|} \hline
\hspace{1cm} & \\
       & Santim, Máira Peres Alves. \\
S235p  & \hspace{0.6cm} Projeto e implementação com chaveamento de reguladores fuzzy takagi-\\
       &  sugeno para um conjunto de pontos de operação / Máira Peres Alves Santim. -\- Ilha Solteira : [s.n.], 2012 \\
       & \hspace{0.6cm} 84 f.:il.\\[4mm]
       & \hspace{0.6cm} Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista. Faculdade de \\
       & Engenharia de Ilha Solteira. Área de Conhecimento: Automação, 2012\\[4mm]
       & \hspace{0.6cm} Orientador: Marcelo Carvalho Minhoto Teixeira\\[1mm]
       & \hspace{0.6cm} Co-orientador: Rodrigo Cardim\\[1mm]
       & \hspace{0.6cm} Inclui bibliografia\\[4mm]
       & \hspace{0.6cm} 1. Modelos fuzzy Takagi-Sugeno. 2. Desigualdades matriciais lineares (LMIs). \\
		   & 3. Sistemas chaveados. 4. Controlador chaveado. 5. Rastreamento.\\[4mm] \hline
\end{tabular}
\end{small}
\end{espacosimples}
\end{titlepage}

