\chapter*{Lista de Abreviações e Siglas}

\vspace*{-0.5cm}

\onehalfspacing

% Comentario :
% Os simbolos deven ser colcoados em ordem alfavetica en função da sua definição

\noindent
\begin{tabular}{l c p{.85\linewidth}}
LMIs              & & Linear Matrix Inequalities\\

CDP               & & Compensação Distribuída Paralela\\

TS                & & Takagi-Sugeno\\

\end{tabular}

%\newpage
%\noindent
%\begin{tabular}{l c p{.85\linewidth}}
%
%\end{tabular}
 
